en	Small fields
fr	Petits champs (formulaire)

en	Add column to the right
fr	Ajouter un colonne sur la droite

en	Remove column
fr	Supprimer la colonne

en	Add row below
fr	Ajouter un ligne après

en	Remove row
fr	Supprimer la ligne

en	Move left
fr	Déplacer à gauche

en	Move right
fr	Déplacer à droite

en	Move up
fr	Déplacer en haut

en	Move down
fr	Déplacer en bas

en	Move to top
fr	Déplacer vers le sommet

en	Move to bottom
fr	Déplacer vers le dernier

en	Move to first column
fr	Déplacer vers la première colonne

en	Move to last column
fr	Déplacer vers la dernière colonne

en	Set row and column count
fr	Définir le nombre de lignes et de colonnes

en	Column count
fr	Nombre de colonnes

en	Row count
fr	Nombre de lignes

en	Change table size
fr	Modifier la taille du tableau

en	Update
fr	Actualiser

en	Show table code
fr	Afficher le code du tableau

en	Table code
fr	Code du tableau

en	Raw value
fr	Valeur brute

en	Set cell name and column number
fr	Définir le nom de la cellule et le numéro de colonne

en	Add column
fr	Ajouter une colonne

en	Remove column
fr	Supprimer la colonne

en	Add row
fr	Ajouter une ligne

en	Remove row
fr	Supprimer la ligne

en	Edit cell
fr	Editer la cellule

en	Name
fr	Nom

en	Column number
fr	Numéro de colonne

en	not set
fr	Non défini

en	Enter a name for the cell.
fr	Entrez un nom pour la cellule.

en	The column position defines in which area the content is rendered in the frontend.
fr	La position de la colonne défini dans quelle zone de contenu elle est affichée dans le frontend.

en	Open Editor
fr	Ouvrir l'éditeur

en	Image manipulation is only available for supported types
fr	La manipulation d'image n'est disponible que pour les types pris en charge

en	No image dimensions could be determined.
fr	Aucune dimension d'image n'a pu être déterminée.

en	Unable to provide image manipulation, because original dimensions of the image are unknown.
fr	Impossible de fournir la manipulation de l'image, car les dimensions originales de l'image sont inconnues.

en	Image manipulation
fr	Manipulation des images

en	Reset
fr	Réinitialiser

en	Accept
fr	Accepter

en	Cancel
fr	Annuler

en	Preview
fr	Prévisualiser

en	Aspect ratio
fr	Ratio d'affichage

en	Set Aspect Ratio
fr	Paramétrer le ratio d'affichage

en	16:9

en	3:2

en	4:3

en	1:1

en	1.91:1

en	Free
fr	Libre

en	Default
fr	Par défaut

en	Social media
fr	Réseaux sociaux

en	Selected Size
fr	Taille sélectionnée

en	Translation behavior
fr	Comportement de la traduction

en	Custom value
fr	Valeur personnalisée

en	Value of default language
fr	Valeur de la langue par défaut

en	Value of %1s language
fr	Valeur de la langue %1s