en	Info

en	(Load Time: %1$u ms, Memory: %2$s)

en	Images on this page

en	Total image file sizes

en	Document size

en	Page Uid

en	Page type

en	Frontenduser group combination

en	Page cached

en	Yes

en	No

en	Count of USER_INT objects

en	Name of logged in FE-User

en	Id of logged in FE-User

en	Total parsetime

en	There are no USER_INT objects on this page.

en	Key

en	Value

en	General

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT