en	Info

en	(Load Time: %1$u ms, Memory: %2$s)
fr	(Temps de chargement : %1$u ms, Mémoire : %2$s)

en	Images on this page
fr	Images sur cette page

en	Total image file sizes
fr	Taille totale des images

en	Document size
fr	Taille du document

en	Page Uid
fr	Uid de la page

en	Page type
fr	Type de page

en	Frontenduser group combination
fr	Combinaison de groupe d'utilisateurs "frontend"

en	Page cached
fr	Page mise en cache

en	Yes
fr	Oui

en	No
fr	Non

en	Count of USER_INT objects
fr	Somme des objets USER_INT

en	Name of logged in FE-User
fr	Nom de l'utilisateur FE connecté

en	Id of logged in FE-User
fr	Id de l'utilisateur FE connecté

en	Total parsetime
fr	Temps total d'analyse

en	There are no USER_INT objects on this page.
fr	Il n'y a pas d'objet USER_INT sur cette page.

en	Key
fr	Clé

en	Value
fr	Valeur

en	General
fr	Général

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT