en	Syntax error: Parameter pageID must be a valid integer.
fr	Erreur de syntaxe : le paramètre pageID doit être un entier valide.

en	Access denied: No permission to template records.
fr	Accès refusé : aucune permission pour les enregistrements de gabarit.