en	Minimal

en	Basic
fr	Basique

en	Reset setting
fr	Réinitialiser le paramètre

en	Copy identifier
fr	Copier l'identifiant

en	Copy as YAML
fr	Copier au format YAML

en	Search settings
fr	Paramètres de recherche

en	Search settings
fr	Paramètres de recherche

en	No settings were found.
fr	Aucun paramètre n'a été trouvé.

en	The search filters by setting value, label, description or identifier.
fr	Filtres de recherche par valeur, étiquette, description ou identifiant.

en	Reset filter
fr	Réinitialiser le filtre

en	Select page
fr	Sélectionner une page